Tópicos em Recuperação de Informação1

Nivio Ziviani

1Conjunto de transparências elaborado por Nivio Ziviani e Patrícia Correia

Precisão e Revocação

• Revocação: mede a proporção dos documentos relevantes presentes no banco de dados que foi recuperada.

R_r = número relevante que é recuperado número total relevante

• Precisão: mede a proporção dos documentos recuperados em uma consulta que são relevantes.

P_r = número recuperado que é relevante número total recuperado

• Documentos relevantes: são aqueles semanticamente relacionadas coma questão pesquisadas.

Precisão e Revocação

r R_r P_r Revocação Precisão Precisão interpolada 1 R 10% 100% 0% – 100% 2 – 10% 50% 10% 100% 100% 3 – 10% 33% 20% 50% 60% 4 R 20% 50% 30% 60% 60% 5 R 30% 60% 40% 57% 57% 6 – 30% 50% 50% 42% 50% 7 R 40% 57% 60% 46% 50% 8 – 40% 50% 70% 50% 50% 9 – 40% 44% 80% 50% 50% 10 – 40% 40% 90% 47% 47% 11 – 40% 36% 100% 45% 45% 12 R 50% 42% média 3-pontos 53% 13 R 60% 46% média 11-pontos 61% 14 R 70% 50% 15 – 70% 47% 16 R 80% 50% 17 – 80% 47% 18 – 80% 44% 19 R 90% 47% 20 – 90% 45% 21 – 90% 43% 22 R 100% 45% 23 – 100% 43% 24 – 100% 42% 25 – 100% 40%

Precisão e Revocação